گر گیا اور گرمی اور نمی نے اپنا بدصور سر اٹھا لیا۔ میں نے

میں یہاں 21 گود میں بیٹھا تھا۔ میں فرض کر رہا ہوں BfkaM اور Betsy کے بارے میں ایک ہی تھا. ایک بار جب رات گئ ، تھوڑی تھوڑی دیر سے لوگوں نے اسے ایک رات کہا۔ 10:00 بجے کے بعد بھی زیادہ لوگ شریک ہوئے ، لہذا آدھی رات تک ، پل پر دوڑنے والوں کا ایک مستقل سلسلہ تھا۔

درجہ حرارت میں کمی کے ساتھ ہی میں کافی مستحکم رہا ، لیکن کہیں گیارہ بجے

کے قریب ہوا کا چلن نیچے گر گیا اور گرمی اور نمی نے اپنا بدصور سر اٹھا لیا۔ میں نے فی گود میں 100 قدم واک واک میں مکس کرنا شروع کیا اور باقی پر شفل پر مستحکم رہا۔

دھی رات کے لگ بھگ ، مجمع کم ہونا شروع ہوا۔ میں نے جو کام شروع کیا اسے ختم کرنے

کے عزم کے باوجود ، چھوڑنے کی سوچ نے میرے دماغ کو عبور کرلیا۔ میں اپنے پیروں کی نیند سو رہا ہوں - عام طور پر بری چیزوں کا آغاز۔ میں نے پہلے بھی کیتھی کے ساتھ کچھ گودیں چلائیں تھیں ، اور میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں ڈی این فنگ کی مشق کرنے نہیں ہوں۔ خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزوں کو پھیلانا چھوڑنا چھوڑنا اچھی کمک ہے۔