تھے۔ ہر بار جب ہم وہاں سے گزر رہے تھے ، تو ہم کچھ زیادہ دی

اس کورس میں ایک امدادی اسٹیشن تھا جو ایک لمحے کے 8 کے مصروف چوراہے پر تھا۔ ہم نے اسے پہلی لوپ پر دو بار پاس کیا ، اور یقینا .دوسرے لوپ پر۔ اور یہ کوئی باقاعدہ امدادی اسٹیشن نہیں تھا

- یہ میگو کا کینٹینا تھا۔ عام امدادی اسٹیشن کے کھانے کے کنارے ، بالغوں میں

مشروبات اور پورک رینڈس تھے۔ ہر بار جب ہم وہاں سے گزر رہے تھے ، تو ہم کچھ زیادہ دیر تک ٹہلتے دکھائی دیتے تھے۔ لہذا یہ کہنا محفوظ ہے کہ مردوں کے نتائج میں میری ڈی ایف ایل سے بچا جاسکتا تھا اگر وہ کھانوں اور شراب نوشی کے سیشن میں نہ رہتے۔

میں نے صرف ایک سانپ دیکھا ، اور وہ دوستانہ چیپ تھا۔ میں نے اسے اٹھایا

اور بازو کی تصویر کے گرد لپیٹنے کے لئے جا رہا تھا جب بظاہر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس تصویر کو فیس بک پر تیرتا نہیں چاہتا ہے۔ میں گراؤنڈ شاٹ کے لئے بس گیا۔